\section{lib/c/memset.c File Reference}
\label{memset_8c}\index{lib/c/memset.c@{lib/c/memset.c}}
memset function 

\subsection*{Typedefs}
\begin{CompactItemize}
\item 
typedef unsigned {\bf size\_\-t}
\end{CompactItemize}
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void $\ast$ {\bf memset} (void $\ast$s, int c, {\bf size\_\-t} n)
\begin{CompactList}\small\item\em fill memory block with a byte value. \item\end{CompactList}\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
memset function 

\begin{Desc}
\item[Author:]Markus L. Noga $<${\tt markus@noga.de}$>$\end{Desc}


Definition in file {\bf memset.c}.

\subsection{Typedef Documentation}
\index{memset.c@{memset.c}!size_t@{size\_\-t}}
\index{size_t@{size\_\-t}!memset.c@{memset.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}typedef unsigned {\bf size\_\-t}}\label{memset_8c_a0}




Definition at line 26 of file memset.c.

\subsection{Function Documentation}
\index{memset.c@{memset.c}!memset@{memset}}
\index{memset@{memset}!memset.c@{memset.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void$\ast$ memset (void $\ast$ {\em s}, int {\em c}, {\bf size\_\-t} {\em n})}\label{memset_8c_a1}


fill memory block with a byte value. 

\begin{Desc}
\item[Parameters:]
\begin{description}
\item[{\em s}]start \item[{\em c}]byte fill value \item[{\em n}]number of bytes to fill \end{description}
\end{Desc}


Definition at line 40 of file memset.c.

References \_\-\_\-asm\_\-\_\-().

Referenced by kmain(), lcd\_\-init(), rcx\_\-init(), rcx\-Init(), and srec\_\-load().